%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Plaza_etal2023} Plaza, J., B{\'e}cares, V., Cano-Ott, D., G{\'o}mez, C., Mart{\'\i}nez, T., Mendoza, E., et al. (2023). CLYC as a neutron detector in low background conditions. \textit{Eur. Phys. J. C}, \textit{83}(11), 1049--10pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

