%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Korichi_etal2017} Korichi, A., Lauritsen, T., Wilson, A. N., Dudouet, J., Clement, E., Lalovic, N., et al. (2017). Performance of a gamma-ray tracking array: Characterizing the AGATA array using a Co-60 source. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{872}, 80--86.

\end{thebibliography}

\end{document}

