%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Albiol_etal2017} Albiol, F., Corbi, A., \& Albiol, A. (2017). Evaluation of modern camera calibration techniques for conventional diagnostic X-ray imaging settings. \textit{Radiol. Phys. Technol.}, \textit{10}(1), 68--81.

\end{thebibliography}

\end{document}

