%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Albiol_etal2017} Albiol, A., Corbi, A., \& Albiol, F. (2017). Automatic intensity windowing of mammographic images based on a perceptual metric. \textit{Med. Phys.}, \textit{44}(4), 1369--1378.

\end{thebibliography}

\end{document}

