%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Faus-Golfe_etal2016} Faus-Golfe, A., Navarro, J., Fuster Martinez, N., Resta Lopez, J., \& Giner Navarro, J. (2016). Emittance reconstruction from measured beam sizes in ATF2 and perspectives for ILC. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{819}, 122--138.

\end{thebibliography}

\end{document}

