%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Molina_etal2015} Molina, F. et al, Rubio, B., Agramunt, J., Algora, A., Domingo-Pardo, C., Gadea, A., et al. (2015). T-z =-1 -> 0 beta decays of Ni-54, Fe-50, Cr-46, and Ti-42 and comparison with mirror (He-3,t) measurements. \textit{Phys. Rev. C}, \textit{91}(1), 014301--19pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

