%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Adey_etal2014} Adey, D. et al, Cervera-Villanueva, A., Donini, A., Ghosh, T., Gomez-Cadenas, J. J., Hernandez, P., et al. (2014). Light sterile neutrino sensitivity at the nuSTORM facility. \textit{Phys. Rev. D}, \textit{89}(7), 071301--7pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

