%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{AGATACollaborationCrespi+Gadea2013} AGATA Collaboration(Crespi, F. C. L. et al), \& Gadea, A. (2013). Response of AGATA segmented HPGe detectors to gamma rays up to 15.1 MeV. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{705}, 47--54.

\end{thebibliography}

\end{document}

