%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Nacher_etal2024} Nacher, E., Briz, J. A., Nerio, A. N., Perea, A., Tavora, V. G., Tengblad, O., et al. (2024). Characterization of a novel proton-CT scanner based on Silicon and LaBr3(Ce) detectors. \textit{Eur. Phys. J. Plus}, \textit{139}(5), 404--9pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

