%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Martin-Luna_etal2024} Martin-Luna, P., Esperante, D., Prieto, A. F., Fuster-Martinez, N., Rivas, I. G., Gimeno, B., et al. (2024). Simulation of electron transport and secondary emission in a photomultiplier tube and validation. \textit{Sens. Actuator A-Phys.}, \textit{365}, 114859--10pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

