%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Oliver_etal2023} Oliver, S., Vijande, J., Tejedor-Aguilar, N., Miro, R., Rovira-Escutia, J. J., Ballester, F., et al. (2023). Monte Carlo flattening filter design to high energy intraoperative electron beam homogenization. \textit{Radiat. Phys. Chem.}, \textit{212}, 111102--6pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

