%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Gonzalez-Iglesias_etal2023} Gonzalez-Iglesias, D., Esperante, D., Gimeno, B., Blanch, C., Fuster-Martinez, N., Martinez-Reviriego, P., et al. (2023). Analysis of the Multipactor Effect in an RF Electron Gun Photoinjector. \textit{IEEE Trans. Electron Devices}, \textit{70}(1), 288--295.

\end{thebibliography}

\end{document}

