%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Hueso-Gonzalez_etal2022} Hueso-Gonzalez, F., Casa{\~n}a Copado, J. V., Fernandez Prieto, A., Gallas Torreira, A., Lemos Cid, E., Ros Garcia, A., et al. (2022). A dead-time-free data acquisition system for prompt gamma-ray measurements during proton therapy treatments. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{1033}, 166701--9pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

