%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Hiti_etal2021} Hiti, B., Cindro, V., Gorisek, A., Franks, M., Marco-Hernandez, R., Kramberger, G., et al. (2021). Characterisation of analogue front end and time walk in CMOS active pixel sensor. \textit{J. Instrum.}, \textit{16}(12), P12020--12pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

