%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Gonzalez-Iglesias_etal2021} Gonzalez-Iglesias, D., Aksoy, A., Esperante, D., Gimeno, B., Latina, A., Boronat, M., et al. (2021). X-band RF photoinjector design for the CompactLight project. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{1014}, 165709--10pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

