%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Senes_etal2018} Senes, E., Argyropoulos, T., Tecker, F., \& Wuensch, W. (2018). Beam-loading effect on breakdown rate in high-gradient accelerating cavities: An experiment at the Compact Linear Collider Test Facility at CERN. \textit{Phys. Rev. Accel. Beams}, \textit{21}(10), 102001--8pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

