%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{SuperNEMOCollaborationArgyriades_etal2010} SuperNEMO Collaboration(Argyriades, J. et al), Carcel, S., Diaz, J., Monrabal, F., Serra, L., \& Yahlali, N. (2010). Results of the BiPo-1 prototype for radiopurity measurements for the SuperNEMO double beta decay source foils. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{622}(1), 120--128.

\end{thebibliography}

\end{document}

