%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Munoz_etal2018} Mu{\~n}oz, E., Barrio, J., Bernabeu, J., Etxebeste, A., Lacasta, C., Llosa, G., et al. (2018). Study and comparison of different sensitivity models for a two-plane Compton camera. \textit{Phys. Med. Biol.}, \textit{63}(13), 135004--19pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

