%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Marco-Hernandez_etal2017} Marco-Hernandez, R., Bau, M., Ferrari, M., Ferrari, V., Pedersen, F., \& Soby, L. (2017). A Low-Noise Charge Amplifier for the ELENA Trajectory, Orbit, and Intensity Measurement System. \textit{IEEE Trans. Nucl. Sci.}, \textit{64}(9), 2465--2473.

\end{thebibliography}

\end{document}

