%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Cervera-Villanueva_etal2010} Cervera-Villanueva, A., Laing, A., Martin-Albo, J., \& Soler, F. J. P. (2010). Performance of the MIND detector at a Neutrino Factory using realistic muon reconstruction. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{624}(3), 601--614.

\end{thebibliography}

\end{document}

