%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Candela-Juan_etal2016} Candela-Juan, C., Niatsetski, Y., van der Laarse, R., Granero, D., Ballester, F., Perez-Calatayud, J., et al. (2016). Design and characterization of a new high-dose-rate brachytherapy Valencia applicator for larger skin lesions. \textit{Med. Phys.}, \textit{43}(4), 1639--1648.

\end{thebibliography}

\end{document}

