%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Richart_etal2015} Richart, J., Otal, A., Rodriguez, S., Nicolas, A. I., DePiaggio, M., Santos, M., et al. (2015). A practical MRI-based reconstruction method for a new endocavitary and interstitial gynaecological template. \textit{J. Contemp. Brachytherapy}, \textit{7}(5), 407--414.

\end{thebibliography}

\end{document}

