%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Tain_etal2015} Tain, J. L., Algora, A., Agramunt, J., Guadilla, V., Jordan, M. D., Montaner-Piza, A., et al. (2015). A decay total absorption spectrometer for DESPEC at FAIR. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{803}, 36--46.

\end{thebibliography}

\end{document}

