%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Aliaga_etal2015} Aliaga, R. J., Herrero-Bosch, V., Capra, S., Pullia, A., Duenas, J. A., Grassi, L., et al. (2015). Conceptual design of the TRACE detector readout using a compact, dead time-less analog memory ASIC. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{800}, 34--39.

\end{thebibliography}

\end{document}

