%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Moline_etal2015} Moline, A., Ibarra, A., \& Palomares-Ruiz, S. (2015). Future sensitivity of neutrino telescopes to dark matter annihilations from the cosmic diffuse neutrino signal. \textit{J. Cosmol. Astropart. Phys.}, \textit{06}(6), 005--34pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

