%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Luo_etal2014} Luo, X. L. et al, Agramunt, J., Egea, F. J., Gadea, A., \& Huyuk, T. (2014). Test of digital neutron-gamma discrimination with four different photomultiplier tubes for the NEutron Detector Array (NEDA). \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{767}, 83--91.

\end{thebibliography}

\end{document}

