%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Unno_etal2014} Unno, Y. et al, Garcia, C., Jimenez, J., Lacasta, C., Marti-Garcia, S., \& Soldevila, U. (2014). Development of n(+) -in-p large-area silicon microstrip sensors for very high radiation environments-ATLAS12 design and initial results. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{765}, 80--90.

\end{thebibliography}

\end{document}

