%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Egea_etal2013} Egea, F. J. et al, Gadea, A., Barrientos, D., \& Huyuk, T. (2013). Design and Test of a High-Speed Flash ADC Mezzanine Card for High-Resolution and Timing Performance in Nuclear Structure Experiments. \textit{IEEE Trans. Nucl. Sci.}, \textit{60}(5), 3526--3531.

\end{thebibliography}

\end{document}

