%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Arbelaez_etal2013} Arbelaez, C., Fonseca, R. M., Romao, J. C., \& Hirsch, M. (2013). Supersymmetric SO(10)-inspired GUTs with sliding scales. \textit{Phys. Rev. D}, \textit{87}(7), 075010--19pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

