%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Llosa_etal2011} Llosa, G., Barrio, J., Lacasta, C., Callier, S., Raux, L., \& de La Taille, C. (2011). First tests in the application of silicon photomultiplier arrays to dose monitoring in hadron therapy. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{648}, S96--S99.

\end{thebibliography}

\end{document}

