%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Bates_etal2012} Bates, R. L. et al, Bernabeu Verdu, J., Civera, J. V., Gonzalez, F., Lacasta, C., \& Sanchez, J. (2012). The ATLAS SCT grounding and shielding concept and implementation. \textit{J. Instrum.}, \textit{7}, P03005.

\end{thebibliography}

\end{document}

