%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{n_TOFCollaborationAlcayne_etal2024} n_TOF Collaboration(Alcayne, V. et al), Balibrea-Correa, J., Domingo-Pardo, C., Lerendegui-Marco, J., Babiano-Suarez, V., \& Ladarescu, I. (2024). A Segmented Total Energy Detector (sTED) optimized for (n,γ) cross-section measurements at n_TOF EAR2. \textit{Radiat. Phys. Chem.}, \textit{217}, 11pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

