%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Menendez_etal2022} Menendez, A., Esperante, D., Garcia-Olcina, R., Torres, J., Perez-Soler, J., Marco, R., et al. (2022). RF Acquisition System Based on μTCA for Testing of High-Gradient Acceleration Cavities. \textit{Electronics}, \textit{11}(5), 720--22pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

