%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Zhang_etal2020} Zhang, X., Xiao, Y. T., \& Gimeno, B. (2020). Multipactor Suppression by a Resonant Static Magnetic Field on a Dielectric Surface. \textit{IEEE Trans. Electron Devices}, \textit{67}(12), 5723--5728.

\end{thebibliography}

\end{document}

