%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{deSalas_etal2018} de Salas, P. F., Forero, D. V., Ternes, C. A., Tortola, M., \& Valle, J. W. F. (2018). Status of neutrino oscillations 2018: 3 sigma hint for normal mass ordering and improved CP sensitivity. \textit{Phys. Lett. B}, \textit{782}, 633--640.

\end{thebibliography}

\end{document}

