%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Garonna_etal2010} Garonna, A., Amaldi, U., Bonomi, R., Campo, D., Degiovanni, A., Garlasche, M., et al. (2010). Cyclinac medical accelerators using pulsed C6+/H-2(+) ion sources. \textit{J. Instrum.}, \textit{5}, C09004--19pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

