%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Albiol_etal2017} Albiol, F., Corbi, A., \& Albiol, A. (2017). 3D measurements in conventional X-ray imaging with RGB-D sensors. \textit{Med. Eng. Phys.}, \textit{42}, 73--79.

\end{thebibliography}

\end{document}

