%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Lauritsen+Perez-Vidal2016} Lauritsen, T. et al, \& Perez-Vidal, R. M. (2016). Characterization of a gamma-ray tracking array: A comparison of GRETINA and Gammasphere using a Co-60 source. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{836}, 46--56.

\end{thebibliography}

\end{document}

