%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Gonzalez-Sevilla_etal2014} Gonzalez-Sevilla, S. et al, Bernabeu Verd{\~A}{\textordmasculine}, J., Civera, J. V., Garcia, C., Lacasta, C., Marco, R., et al. (2014). A double-sided silicon micro-strip Super-Module for the ATLAS Inner Detector upgrade in the High-Luminosity LHC. \textit{J. Instrum.}, \textit{9}, P02003--37pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

