%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Cembranos_etal2013} Cembranos, J. A. R., de la Cruz-Dombriz, A., Gammaldi, V., Lineros, R. A., \& Maroto, A. L. (2013). Reliability of Monte Carlo event generators for gamma-ray dark matter searches. \textit{J. High Energy Phys.}, \textit{09}(9), 077--21pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

