%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Alioli_etal2013} Alioli, S., Fernandez, P., Fuster, J., Irles Quiles, A., Moch, S., Uwer, P., et al. (2013). A new observable to measure the top-quark mass at hadron colliders. \textit{Eur. Phys. J. C}, \textit{73}(5), 2438--11pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

