%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Alioli_etal2012} Alioli, S., Fuster, J., Irles Quiles, A., Moch, S., Uwer, P., \& Vos, M. (2012). A new observable to measure the top quark mass at hadron colliders. \textit{Pramana-J. Phys.}, \textit{79}(4), 809--812.

\end{thebibliography}

\end{document}

