%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{Tain_etal2015} Tain, J. L., Agramunt, J., Algora, A., Aprahamian, A., Cano-Ott, D., Fraile, L. M., et al. (2015). The sensitivity of LaBr3:Ce scintillation detectors to low energy neutrons: Measurement and Monte Carlo simulation. \textit{Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A}, \textit{774}, 17--24.

\end{thebibliography}

\end{document}

