%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Agaras+Fiorini2023} Agaras, M. N. et al, \& Fiorini, L. (2023). Laser calibration of the ATLAS Tile Calorimeter during LHC Run 2. \textit{J. Instrum.}, \textit{18}(6), P06023--35pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

