%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{NEXTCollaborationNavarro_etal2023} NEXT Collaboration(Navarro, K. E. et al), Carcel, S., Carrion, J. V., Lopez, F., Lopez-March, N., Martin-Albo, J., et al. (2023). A compact dication source for Ba2+ tagging and heavy metal ion sensor development. \textit{J. Instrum.}, \textit{18}(7), P07044--19pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

