%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Renner_etal2022} Renner, J. et al, Romo-Luque, C., Carrion, J. V., Diaz, J., Martinez, A., Querol, M., et al. (2022). Monte Carlo characterization of PETALO, a full-body liquid xenon-based PET detector. \textit{J. Instrum.}, \textit{17}(5), P05044--17pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

