%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Brzezinski_etal2016} Brzezinski, K., Oliver, J. F., Gillam, J., Rafecas, M., Studen, A., Grkovski, M., et al. (2016). Experimental evaluation of the resolution improvement provided by a silicon PET probe. \textit{J. Instrum.}, \textit{11}, P09016--13pp.

\end{thebibliography}

\end{document}

